\begin{pspicture}(-0,-0.5)(13,5.6)
    % Cadrillage gris 
  %\psgrid[griddots=1,
  %          gridlabels=0pt,  % Pas de label
  %          subgriddiv=1, % 5 carrés toutes les unités
  %          gridcolor=black!40]
    % Cadrillage noir
  %\psgrid[gridlabels=0pt,
  %          subgriddiv=1,
  %          gridcolor=black]
  \psaxes
  [
		%ytrigLabels=true,
        linewidth=\pslinewidth,
        %labelFontSize=\scriptscriptstyle,
        tickcolor=black,
        ticksize=-1.5pt 1.5pt,
        xlabelsep=3pt,
        arrowscale=2, % Taille des flèches
        % Grille /!\ x et y sont inversés ...
        xsubticks=1, xticksize=0 4.8, xsubticksize=2, % grille pple tous les 1 de 0 à 4.8 et sousgrille tous les 2
        ysubticks=2, yticksize=0 10.5, ysubticksize=1,
        %trigLabelBase=4,
        Dx=1, % On ajoute 1
        dx=1, % tous les 1 sur l'axe des abscisses
        Dy=1,
        dy=0.333,
    ]{->}(0,0)(-0.1,-0.1)(11.1,5.1)[Volume de liquide, 295][Volume de glace, 90]
  \psset{algebraic,linewidth=1.5pt}


\psplot{0}{10.5}{0.366*x}

\end{pspicture}
