\documentclass{/media/documents/Cours/Prof/Enseignements/2016-2017/tools/style/classBilan}
\usepackage{/media/documents/Cours/Prof/Enseignements/2016-2017/theme}

\usepackage{booktabs}
\usepackage{longtable}

% Title Page
\titre{DS10}
% \seconde \premiereS \PSTMG \TSTMG
\classe{503}
\date{24-05-2017}


\begin{document}

\maketitle


Liste des élèves absents
\begin{itemize}
    \item ABDOU Mohamed
    \item ABDOU Mouhamadi
    \item ALLAOUI Anfaidine
\end{itemize}
\vfill

\includegraphics[scale=0.6]{fig/96dfb12a.pdf}

\includegraphics[scale=0.6]{fig/879bca0c.pdf}

Compétences

\includegraphics[scale=0.4]{fig/feb2abff.pdf}


Élements du programme

\includegraphics[scale=0.4]{fig/a5f1815b.pdf}

\vfill

\pagebreak

\begin{longtable}{|c|c|}
    \hline
    Eleve & Note \\
    \hline
    ABDILLAH Nourouzamane & 8 / 10\\
    \hline
    ABOUDOU Amayoune & 9 / 10\\
    \hline
    AHAMED Tansia & 7,5 / 10\\
    \hline
    AHMED Yancoub & 6 / 10\\
    \hline
    ALI Cynthia & 6,5 / 10\\
    \hline
    ANDRIAMAHAZAKA Néni Erika & 5 / 10\\
    \hline
    ATTOUMANI Antibati & 4 / 10\\
    \hline
    ATTOUMANI OUSSENI Jeannette & 5,5 / 10\\
    \hline
    CHAMASSE Nadjima & 5,5 / 10\\
    \hline
    CHARMANE RAFION Elda & 6,5 / 10\\
    \hline
    DAOU Naël & 6 / 10\\
    \hline
    DARMINE Sadya & 8,5 / 10\\
    \hline
    HAMIDOU Fayssoil & 6,5 / 10\\
    \hline
    HOUMADI Mouhouyi & 6,5 / 10\\
    \hline
    MADI SAID Zaynati & 7,5 / 10\\
    \hline
    MALIDE Elza & 6,5 / 10\\
    \hline
    MOUHAMADI ANDILI Issina & 8,5 / 10\\
    \hline
    MOUSSA Samra & 6,5 / 10\\
    \hline
    OUSSENI Kaïssoune & 5,5 / 10\\
    \hline
    OUSSENI Saandati & 10 / 10\\
    \hline
    SAID Amina & 8,5 / 10\\
    \hline
    SAID Charfia & 9,5 / 10\\
    \hline
    SAID Hachimia & 7,5 / 10\\
    \hline
    SAID Nasra & 9 / 10\\
    \hline
    SALIM Laïlouna & 4 / 10\\
    \hline
    SIDI Yansilouna & 7,5 / 10\\
    \hline
    SOILIHI Nadjdat & 5,5 / 10\\
    \hline
\end{longtable}




\pagebreak



\pagebreak

\maketitle

\begin{minipage}{0.5\linewidth}
    \large
    ABDILLAH Nourouzamane
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.3\linewidth}
    \begin{flushright}
        \Large 8 / 10
    \end{flushright}
\end{minipage}

\vfill

\begin{minipage}{0.6\linewidth}
\fbox{%
    \begin{minipage}{0.9\linewidth}
        \hfill
        \vspace{1.9cm}
    \end{minipage}
}
\end{minipage}

\vfill

{\scriptsize
\begin{multicols}{3}
        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
1 & 4 / 4 \\
\hline
  Unités & \RepT \\
\hline
 2.a et 3 Calculer périmètre & \RepD \\
\hline
 2.b et 3 Calculer Aire & \RepT \\
\hline
 2.b Comparer Aire & \RepT \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
2 & 2,5 / 3 \\
\hline
 1 Sens du = & \RepT \\
\hline
 1 Résultats & \RepD \\
\hline
 1 Détails & \RepD \\
\hline
 2 Completer pointillés & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
3 & 1,5 / 3 \\
\hline
 1 à 3 Choix opération & \RepU \\
\hline
  Calculs ou dessins & \RepU \\
\hline
  Explications & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \vfill
        Légende
        \begin{itemize}
            \item Pas de réponse \NoRep \hfill
            \item Tout faux \RepZ \hfill
            \item Beaucoup d'erreurs \RepU \hfill
            \item Quelques erreurs \RepD \hfill
            \item Juste \RepT \hfill
        \end{itemize}
\end{multicols}
}
\pagebreak

\maketitle

\begin{minipage}{0.5\linewidth}
    \large
    ABOUDOU Amayoune
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.3\linewidth}
    \begin{flushright}
        \Large 9 / 10
    \end{flushright}
\end{minipage}

\vfill

\begin{minipage}{0.6\linewidth}
\fbox{%
    \begin{minipage}{0.9\linewidth}
        \hfill
        \vspace{1.9cm}
    \end{minipage}
}
\end{minipage}

\vfill

{\scriptsize
\begin{multicols}{3}
        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
1 & 3,5 / 4 \\
\hline
  Unités & \RepD \\
\hline
 2.a et 3 Calculer périmètre & \RepD \\
\hline
 2.b et 3 Calculer Aire & \RepT \\
\hline
 2.b Comparer Aire & \RepT \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
2 & 2,5 / 3 \\
\hline
 1 Sens du = & \RepD \\
\hline
 1 Résultats & \RepD \\
\hline
 1 Détails & \RepD \\
\hline
 2 Completer pointillés & \RepT \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
3 & 3 / 3 \\
\hline
 1 à 3 Choix opération & \RepD \\
\hline
  Calculs ou dessins & \RepT \\
\hline
  Explications & \RepT \\
\hline
\end{tabular}

        \vfill
        Légende
        \begin{itemize}
            \item Pas de réponse \NoRep \hfill
            \item Tout faux \RepZ \hfill
            \item Beaucoup d'erreurs \RepU \hfill
            \item Quelques erreurs \RepD \hfill
            \item Juste \RepT \hfill
        \end{itemize}
\end{multicols}
}
\pagebreak

\maketitle

\begin{minipage}{0.5\linewidth}
    \large
    AHAMED Tansia
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.3\linewidth}
    \begin{flushright}
        \Large 7,5 / 10
    \end{flushright}
\end{minipage}

\vfill

\begin{minipage}{0.6\linewidth}
\fbox{%
    \begin{minipage}{0.9\linewidth}
        \hfill
        \vspace{1.9cm}
    \end{minipage}
}
\end{minipage}

\vfill

{\scriptsize
\begin{multicols}{3}
        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
1 & 3,5 / 4 \\
\hline
  Unités & \RepT \\
\hline
 2.a et 3 Calculer périmètre & \RepT \\
\hline
 2.b et 3 Calculer Aire & \RepD \\
\hline
 2.b Comparer Aire & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
2 & 2,5 / 3 \\
\hline
 1 Sens du = & \RepT \\
\hline
 1 Résultats & \RepZ \\
\hline
 1 Détails & \RepT \\
\hline
 2 Completer pointillés & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
3 & 1,5 / 3 \\
\hline
 1 à 3 Choix opération & \RepD \\
\hline
  Calculs ou dessins & \RepZ \\
\hline
  Explications & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \vfill
        Légende
        \begin{itemize}
            \item Pas de réponse \NoRep \hfill
            \item Tout faux \RepZ \hfill
            \item Beaucoup d'erreurs \RepU \hfill
            \item Quelques erreurs \RepD \hfill
            \item Juste \RepT \hfill
        \end{itemize}
\end{multicols}
}
\pagebreak

\maketitle

\begin{minipage}{0.5\linewidth}
    \large
    AHMED Yancoub
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.3\linewidth}
    \begin{flushright}
        \Large 6 / 10
    \end{flushright}
\end{minipage}

\vfill

\begin{minipage}{0.6\linewidth}
\fbox{%
    \begin{minipage}{0.9\linewidth}
        \hfill
        \vspace{1.9cm}
    \end{minipage}
}
\end{minipage}

\vfill

{\scriptsize
\begin{multicols}{3}
        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
1 & 3 / 4 \\
\hline
  Unités & \RepU \\
\hline
 2.a et 3 Calculer périmètre & \RepT \\
\hline
 2.b et 3 Calculer Aire & \RepD \\
\hline
 2.b Comparer Aire & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
2 & 2 / 3 \\
\hline
 1 Sens du = & \RepD \\
\hline
 1 Résultats & \RepD \\
\hline
 1 Détails & \RepD \\
\hline
 2 Completer pointillés & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
3 & 1 / 3 \\
\hline
 1 à 3 Choix opération & \RepU \\
\hline
  Calculs ou dessins & \RepZ \\
\hline
  Explications & \RepU \\
\hline
\end{tabular}

        \vfill
        Légende
        \begin{itemize}
            \item Pas de réponse \NoRep \hfill
            \item Tout faux \RepZ \hfill
            \item Beaucoup d'erreurs \RepU \hfill
            \item Quelques erreurs \RepD \hfill
            \item Juste \RepT \hfill
        \end{itemize}
\end{multicols}
}
\pagebreak

\maketitle

\begin{minipage}{0.5\linewidth}
    \large
    ALI Cynthia
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.3\linewidth}
    \begin{flushright}
        \Large 6,5 / 10
    \end{flushright}
\end{minipage}

\vfill

\begin{minipage}{0.6\linewidth}
\fbox{%
    \begin{minipage}{0.9\linewidth}
        \hfill
        \vspace{1.9cm}
    \end{minipage}
}
\end{minipage}

\vfill

{\scriptsize
\begin{multicols}{3}
        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
1 & 2 / 4 \\
\hline
  Unités & \RepU \\
\hline
 2.a et 3 Calculer périmètre & \RepD \\
\hline
 2.b et 3 Calculer Aire & \RepD \\
\hline
 2.b Comparer Aire & \RepZ \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
2 & 2 / 3 \\
\hline
 1 Sens du = & \RepT \\
\hline
 1 Résultats & \RepD \\
\hline
 1 Détails & \RepD \\
\hline
 2 Completer pointillés & \RepU \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
3 & 2,5 / 3 \\
\hline
 1 à 3 Choix opération & \RepD \\
\hline
  Calculs ou dessins & \RepD \\
\hline
  Explications & \RepT \\
\hline
\end{tabular}

        \vfill
        Légende
        \begin{itemize}
            \item Pas de réponse \NoRep \hfill
            \item Tout faux \RepZ \hfill
            \item Beaucoup d'erreurs \RepU \hfill
            \item Quelques erreurs \RepD \hfill
            \item Juste \RepT \hfill
        \end{itemize}
\end{multicols}
}
\pagebreak

\maketitle

\begin{minipage}{0.5\linewidth}
    \large
    ANDRIAMAHAZAKA Néni Erika
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.3\linewidth}
    \begin{flushright}
        \Large 5 / 10
    \end{flushright}
\end{minipage}

\vfill

\begin{minipage}{0.6\linewidth}
\fbox{%
    \begin{minipage}{0.9\linewidth}
        \hfill
        \vspace{1.9cm}
    \end{minipage}
}
\end{minipage}

\vfill

{\scriptsize
\begin{multicols}{3}
        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
1 & 2 / 4 \\
\hline
  Unités & \RepZ \\
\hline
 2.a et 3 Calculer périmètre & \RepD \\
\hline
 2.b et 3 Calculer Aire & \RepU \\
\hline
 2.b Comparer Aire & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
2 & 1,5 / 3 \\
\hline
 1 Sens du = & \RepZ \\
\hline
 1 Résultats & \RepU \\
\hline
 1 Détails & \RepU \\
\hline
 2 Completer pointillés & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
3 & 1,5 / 3 \\
\hline
 1 à 3 Choix opération & \RepZ \\
\hline
  Calculs ou dessins & \RepD \\
\hline
  Explications & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \vfill
        Légende
        \begin{itemize}
            \item Pas de réponse \NoRep \hfill
            \item Tout faux \RepZ \hfill
            \item Beaucoup d'erreurs \RepU \hfill
            \item Quelques erreurs \RepD \hfill
            \item Juste \RepT \hfill
        \end{itemize}
\end{multicols}
}
\pagebreak

\maketitle

\begin{minipage}{0.5\linewidth}
    \large
    ATTOUMANI Antibati
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.3\linewidth}
    \begin{flushright}
        \Large 4 / 10
    \end{flushright}
\end{minipage}

\vfill

\begin{minipage}{0.6\linewidth}
\fbox{%
    \begin{minipage}{0.9\linewidth}
        \hfill
        \vspace{1.9cm}
    \end{minipage}
}
\end{minipage}

\vfill

{\scriptsize
\begin{multicols}{3}
        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
1 & 1 / 4 \\
\hline
  Unités & \RepZ \\
\hline
 2.a et 3 Calculer périmètre & \RepU \\
\hline
 2.b et 3 Calculer Aire & \RepZ \\
\hline
 2.b Comparer Aire & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
2 & 2 / 3 \\
\hline
 1 Sens du = & \RepD \\
\hline
 1 Résultats & \RepU \\
\hline
 1 Détails & \RepD \\
\hline
 2 Completer pointillés & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
3 & 1 / 3 \\
\hline
 1 à 3 Choix opération & \RepU \\
\hline
  Calculs ou dessins & \RepZ \\
\hline
  Explications & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \vfill
        Légende
        \begin{itemize}
            \item Pas de réponse \NoRep \hfill
            \item Tout faux \RepZ \hfill
            \item Beaucoup d'erreurs \RepU \hfill
            \item Quelques erreurs \RepD \hfill
            \item Juste \RepT \hfill
        \end{itemize}
\end{multicols}
}
\pagebreak

\maketitle

\begin{minipage}{0.5\linewidth}
    \large
    ATTOUMANI OUSSENI Jeannette
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.3\linewidth}
    \begin{flushright}
        \Large 5,5 / 10
    \end{flushright}
\end{minipage}

\vfill

\begin{minipage}{0.6\linewidth}
\fbox{%
    \begin{minipage}{0.9\linewidth}
        \hfill
        \vspace{1.9cm}
    \end{minipage}
}
\end{minipage}

\vfill

{\scriptsize
\begin{multicols}{3}
        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
1 & 1,5 / 4 \\
\hline
  Unités & \RepU \\
\hline
 2.a et 3 Calculer périmètre & \RepU \\
\hline
 2.b et 3 Calculer Aire & \RepZ \\
\hline
 2.b Comparer Aire & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
2 & 2 / 3 \\
\hline
 1 Sens du = & \RepD \\
\hline
 1 Résultats & \RepD \\
\hline
 1 Détails & \RepD \\
\hline
 2 Completer pointillés & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
3 & 2 / 3 \\
\hline
 1 à 3 Choix opération & \RepD \\
\hline
  Calculs ou dessins & \RepD \\
\hline
  Explications & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \vfill
        Légende
        \begin{itemize}
            \item Pas de réponse \NoRep \hfill
            \item Tout faux \RepZ \hfill
            \item Beaucoup d'erreurs \RepU \hfill
            \item Quelques erreurs \RepD \hfill
            \item Juste \RepT \hfill
        \end{itemize}
\end{multicols}
}
\pagebreak

\maketitle

\begin{minipage}{0.5\linewidth}
    \large
    CHAMASSE Nadjima
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.3\linewidth}
    \begin{flushright}
        \Large 5,5 / 10
    \end{flushright}
\end{minipage}

\vfill

\begin{minipage}{0.6\linewidth}
\fbox{%
    \begin{minipage}{0.9\linewidth}
        \hfill
        \vspace{1.9cm}
    \end{minipage}
}
\end{minipage}

\vfill

{\scriptsize
\begin{multicols}{3}
        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
1 & 2,5 / 4 \\
\hline
  Unités & \RepU \\
\hline
 2.a et 3 Calculer périmètre & \RepD \\
\hline
 2.b et 3 Calculer Aire & \RepD \\
\hline
 2.b Comparer Aire & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
2 & 3 / 3 \\
\hline
 1 Sens du = & \RepT \\
\hline
 1 Résultats & \RepT \\
\hline
 1 Détails & \RepT \\
\hline
 2 Completer pointillés & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
3 & 0 / 3 \\
\hline
 1 à 3 Choix opération & \NoRep \\
\hline
  Calculs ou dessins & \NoRep \\
\hline
  Explications & \NoRep \\
\hline
\end{tabular}

        \vfill
        Légende
        \begin{itemize}
            \item Pas de réponse \NoRep \hfill
            \item Tout faux \RepZ \hfill
            \item Beaucoup d'erreurs \RepU \hfill
            \item Quelques erreurs \RepD \hfill
            \item Juste \RepT \hfill
        \end{itemize}
\end{multicols}
}
\pagebreak

\maketitle

\begin{minipage}{0.5\linewidth}
    \large
    CHARMANE RAFION Elda
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.3\linewidth}
    \begin{flushright}
        \Large 6,5 / 10
    \end{flushright}
\end{minipage}

\vfill

\begin{minipage}{0.6\linewidth}
\fbox{%
    \begin{minipage}{0.9\linewidth}
        \hfill
        \vspace{1.9cm}
    \end{minipage}
}
\end{minipage}

\vfill

{\scriptsize
\begin{multicols}{3}
        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
1 & 2,5 / 4 \\
\hline
  Unités & \RepU \\
\hline
 2.a et 3 Calculer périmètre & \RepD \\
\hline
 2.b et 3 Calculer Aire & \RepD \\
\hline
 2.b Comparer Aire & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
2 & 2 / 3 \\
\hline
 1 Sens du = & \RepZ \\
\hline
 1 Résultats & \RepD \\
\hline
 1 Détails & \RepD \\
\hline
 2 Completer pointillés & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
3 & 2 / 3 \\
\hline
 1 à 3 Choix opération & \RepD \\
\hline
  Calculs ou dessins & \RepD \\
\hline
  Explications & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \vfill
        Légende
        \begin{itemize}
            \item Pas de réponse \NoRep \hfill
            \item Tout faux \RepZ \hfill
            \item Beaucoup d'erreurs \RepU \hfill
            \item Quelques erreurs \RepD \hfill
            \item Juste \RepT \hfill
        \end{itemize}
\end{multicols}
}
\pagebreak

\maketitle

\begin{minipage}{0.5\linewidth}
    \large
    DAOU Naël
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.3\linewidth}
    \begin{flushright}
        \Large 6 / 10
    \end{flushright}
\end{minipage}

\vfill

\begin{minipage}{0.6\linewidth}
\fbox{%
    \begin{minipage}{0.9\linewidth}
        \hfill
        \vspace{1.9cm}
    \end{minipage}
}
\end{minipage}

\vfill

{\scriptsize
\begin{multicols}{3}
        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
1 & 2 / 4 \\
\hline
  Unités & \RepU \\
\hline
 2.a et 3 Calculer périmètre & \RepU \\
\hline
 2.b et 3 Calculer Aire & \RepU \\
\hline
 2.b Comparer Aire & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
2 & 2,5 / 3 \\
\hline
 1 Sens du = & \RepZ \\
\hline
 1 Résultats & \RepT \\
\hline
 1 Détails & \RepT \\
\hline
 2 Completer pointillés & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
3 & 1,5 / 3 \\
\hline
 1 à 3 Choix opération & \RepD \\
\hline
  Calculs ou dessins & \RepZ \\
\hline
  Explications & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \vfill
        Légende
        \begin{itemize}
            \item Pas de réponse \NoRep \hfill
            \item Tout faux \RepZ \hfill
            \item Beaucoup d'erreurs \RepU \hfill
            \item Quelques erreurs \RepD \hfill
            \item Juste \RepT \hfill
        \end{itemize}
\end{multicols}
}
\pagebreak

\maketitle

\begin{minipage}{0.5\linewidth}
    \large
    DARMINE Sadya
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.3\linewidth}
    \begin{flushright}
        \Large 8,5 / 10
    \end{flushright}
\end{minipage}

\vfill

\begin{minipage}{0.6\linewidth}
\fbox{%
    \begin{minipage}{0.9\linewidth}
        \hfill
        \vspace{1.9cm}
    \end{minipage}
}
\end{minipage}

\vfill

{\scriptsize
\begin{multicols}{3}
        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
1 & 3,5 / 4 \\
\hline
  Unités & \RepD \\
\hline
 2.a et 3 Calculer périmètre & \RepT \\
\hline
 2.b et 3 Calculer Aire & \RepT \\
\hline
 2.b Comparer Aire & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
2 & 3 / 3 \\
\hline
 1 Sens du = & \RepT \\
\hline
 1 Résultats & \RepT \\
\hline
 1 Détails & \RepT \\
\hline
 2 Completer pointillés & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
3 & 2 / 3 \\
\hline
 1 à 3 Choix opération & \RepD \\
\hline
  Calculs ou dessins & \RepD \\
\hline
  Explications & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \vfill
        Légende
        \begin{itemize}
            \item Pas de réponse \NoRep \hfill
            \item Tout faux \RepZ \hfill
            \item Beaucoup d'erreurs \RepU \hfill
            \item Quelques erreurs \RepD \hfill
            \item Juste \RepT \hfill
        \end{itemize}
\end{multicols}
}
\pagebreak

\maketitle

\begin{minipage}{0.5\linewidth}
    \large
    HAMIDOU Fayssoil
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.3\linewidth}
    \begin{flushright}
        \Large 6,5 / 10
    \end{flushright}
\end{minipage}

\vfill

\begin{minipage}{0.6\linewidth}
\fbox{%
    \begin{minipage}{0.9\linewidth}
        \hfill
        \vspace{1.9cm}
    \end{minipage}
}
\end{minipage}

\vfill

{\scriptsize
\begin{multicols}{3}
        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
1 & 2 / 4 \\
\hline
  Unités & \RepU \\
\hline
 2.a et 3 Calculer périmètre & \RepD \\
\hline
 2.b et 3 Calculer Aire & \RepU \\
\hline
 2.b Comparer Aire & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
2 & 2,5 / 3 \\
\hline
 1 Sens du = & \RepT \\
\hline
 1 Résultats & \RepD \\
\hline
 1 Détails & \RepD \\
\hline
 2 Completer pointillés & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
3 & 2 / 3 \\
\hline
 1 à 3 Choix opération & \RepD \\
\hline
  Calculs ou dessins & \RepU \\
\hline
  Explications & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \vfill
        Légende
        \begin{itemize}
            \item Pas de réponse \NoRep \hfill
            \item Tout faux \RepZ \hfill
            \item Beaucoup d'erreurs \RepU \hfill
            \item Quelques erreurs \RepD \hfill
            \item Juste \RepT \hfill
        \end{itemize}
\end{multicols}
}
\pagebreak

\maketitle

\begin{minipage}{0.5\linewidth}
    \large
    HOUMADI Mouhouyi
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.3\linewidth}
    \begin{flushright}
        \Large 6,5 / 10
    \end{flushright}
\end{minipage}

\vfill

\begin{minipage}{0.6\linewidth}
\fbox{%
    \begin{minipage}{0.9\linewidth}
        \hfill
        \vspace{1.9cm}
    \end{minipage}
}
\end{minipage}

\vfill

{\scriptsize
\begin{multicols}{3}
        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
1 & 2 / 4 \\
\hline
  Unités & \RepZ \\
\hline
 2.a et 3 Calculer périmètre & \RepD \\
\hline
 2.b et 3 Calculer Aire & \RepD \\
\hline
 2.b Comparer Aire & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
2 & 2,5 / 3 \\
\hline
 1 Sens du = & \RepZ \\
\hline
 1 Résultats & \RepT \\
\hline
 1 Détails & \RepT \\
\hline
 2 Completer pointillés & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
3 & 2 / 3 \\
\hline
 1 à 3 Choix opération & \RepD \\
\hline
  Calculs ou dessins & \RepU \\
\hline
  Explications & \RepT \\
\hline
\end{tabular}

        \vfill
        Légende
        \begin{itemize}
            \item Pas de réponse \NoRep \hfill
            \item Tout faux \RepZ \hfill
            \item Beaucoup d'erreurs \RepU \hfill
            \item Quelques erreurs \RepD \hfill
            \item Juste \RepT \hfill
        \end{itemize}
\end{multicols}
}
\pagebreak

\maketitle

\begin{minipage}{0.5\linewidth}
    \large
    MADI SAID Zaynati
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.3\linewidth}
    \begin{flushright}
        \Large 7,5 / 10
    \end{flushright}
\end{minipage}

\vfill

\begin{minipage}{0.6\linewidth}
\fbox{%
    \begin{minipage}{0.9\linewidth}
        \hfill
        \vspace{1.9cm}
    \end{minipage}
}
\end{minipage}

\vfill

{\scriptsize
\begin{multicols}{3}
        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
1 & 2,5 / 4 \\
\hline
  Unités & \RepU \\
\hline
 2.a et 3 Calculer périmètre & \RepT \\
\hline
 2.b et 3 Calculer Aire & \RepU \\
\hline
 2.b Comparer Aire & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
2 & 2 / 3 \\
\hline
 1 Sens du = & \RepZ \\
\hline
 1 Résultats & \RepD \\
\hline
 1 Détails & \RepD \\
\hline
 2 Completer pointillés & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
3 & 3 / 3 \\
\hline
 1 à 3 Choix opération & \RepD \\
\hline
  Calculs ou dessins & \RepT \\
\hline
  Explications & \RepT \\
\hline
\end{tabular}

        \vfill
        Légende
        \begin{itemize}
            \item Pas de réponse \NoRep \hfill
            \item Tout faux \RepZ \hfill
            \item Beaucoup d'erreurs \RepU \hfill
            \item Quelques erreurs \RepD \hfill
            \item Juste \RepT \hfill
        \end{itemize}
\end{multicols}
}
\pagebreak

\maketitle

\begin{minipage}{0.5\linewidth}
    \large
    MALIDE Elza
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.3\linewidth}
    \begin{flushright}
        \Large 6,5 / 10
    \end{flushright}
\end{minipage}

\vfill

\begin{minipage}{0.6\linewidth}
\fbox{%
    \begin{minipage}{0.9\linewidth}
        \hfill
        \vspace{1.9cm}
    \end{minipage}
}
\end{minipage}

\vfill

{\scriptsize
\begin{multicols}{3}
        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
1 & 2,5 / 4 \\
\hline
  Unités & \RepZ \\
\hline
 2.a et 3 Calculer périmètre & \RepD \\
\hline
 2.b et 3 Calculer Aire & \RepD \\
\hline
 2.b Comparer Aire & \RepT \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
2 & 2 / 3 \\
\hline
 1 Sens du = & \RepZ \\
\hline
 1 Résultats & \RepU \\
\hline
 1 Détails & \RepD \\
\hline
 2 Completer pointillés & \RepT \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
3 & 2 / 3 \\
\hline
 1 à 3 Choix opération & \RepD \\
\hline
  Calculs ou dessins & \RepD \\
\hline
  Explications & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \vfill
        Légende
        \begin{itemize}
            \item Pas de réponse \NoRep \hfill
            \item Tout faux \RepZ \hfill
            \item Beaucoup d'erreurs \RepU \hfill
            \item Quelques erreurs \RepD \hfill
            \item Juste \RepT \hfill
        \end{itemize}
\end{multicols}
}
\pagebreak

\maketitle

\begin{minipage}{0.5\linewidth}
    \large
    MOUHAMADI ANDILI Issina
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.3\linewidth}
    \begin{flushright}
        \Large 8,5 / 10
    \end{flushright}
\end{minipage}

\vfill

\begin{minipage}{0.6\linewidth}
\fbox{%
    \begin{minipage}{0.9\linewidth}
        \hfill
        \vspace{1.9cm}
    \end{minipage}
}
\end{minipage}

\vfill

{\scriptsize
\begin{multicols}{3}
        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
1 & 3,5 / 4 \\
\hline
  Unités & \RepU \\
\hline
 2.a et 3 Calculer périmètre & \RepT \\
\hline
 2.b et 3 Calculer Aire & \RepT \\
\hline
 2.b Comparer Aire & \RepT \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
2 & 3 / 3 \\
\hline
 1 Sens du = & \RepT \\
\hline
 1 Résultats & \RepT \\
\hline
 1 Détails & \RepD \\
\hline
 2 Completer pointillés & \RepT \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
3 & 2 / 3 \\
\hline
 1 à 3 Choix opération & \RepD \\
\hline
  Calculs ou dessins & \RepD \\
\hline
  Explications & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \vfill
        Légende
        \begin{itemize}
            \item Pas de réponse \NoRep \hfill
            \item Tout faux \RepZ \hfill
            \item Beaucoup d'erreurs \RepU \hfill
            \item Quelques erreurs \RepD \hfill
            \item Juste \RepT \hfill
        \end{itemize}
\end{multicols}
}
\pagebreak

\maketitle

\begin{minipage}{0.5\linewidth}
    \large
    MOUSSA Samra
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.3\linewidth}
    \begin{flushright}
        \Large 6,5 / 10
    \end{flushright}
\end{minipage}

\vfill

\begin{minipage}{0.6\linewidth}
\fbox{%
    \begin{minipage}{0.9\linewidth}
        \hfill
        \vspace{1.9cm}
    \end{minipage}
}
\end{minipage}

\vfill

{\scriptsize
\begin{multicols}{3}
        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
1 & 2 / 4 \\
\hline
  Unités & \RepZ \\
\hline
 2.a et 3 Calculer périmètre & \RepT \\
\hline
 2.b et 3 Calculer Aire & \RepD \\
\hline
 2.b Comparer Aire & \RepZ \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
2 & 2,5 / 3 \\
\hline
 1 Sens du = & \RepZ \\
\hline
 1 Résultats & \RepT \\
\hline
 1 Détails & \RepT \\
\hline
 2 Completer pointillés & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
3 & 2 / 3 \\
\hline
 1 à 3 Choix opération & \RepT \\
\hline
  Calculs ou dessins & \RepZ \\
\hline
  Explications & \RepT \\
\hline
\end{tabular}

        \vfill
        Légende
        \begin{itemize}
            \item Pas de réponse \NoRep \hfill
            \item Tout faux \RepZ \hfill
            \item Beaucoup d'erreurs \RepU \hfill
            \item Quelques erreurs \RepD \hfill
            \item Juste \RepT \hfill
        \end{itemize}
\end{multicols}
}
\pagebreak

\maketitle

\begin{minipage}{0.5\linewidth}
    \large
    OUSSENI Kaïssoune
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.3\linewidth}
    \begin{flushright}
        \Large 5,5 / 10
    \end{flushright}
\end{minipage}

\vfill

\begin{minipage}{0.6\linewidth}
\fbox{%
    \begin{minipage}{0.9\linewidth}
        \hfill
        \vspace{1.9cm}
    \end{minipage}
}
\end{minipage}

\vfill

{\scriptsize
\begin{multicols}{3}
        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
1 & 2,5 / 4 \\
\hline
  Unités & \RepU \\
\hline
 2.a et 3 Calculer périmètre & \RepT \\
\hline
 2.b et 3 Calculer Aire & \RepU \\
\hline
 2.b Comparer Aire & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
2 & 2 / 3 \\
\hline
 1 Sens du = & \RepT \\
\hline
 1 Résultats & \RepT \\
\hline
 1 Détails & \RepZ \\
\hline
 2 Completer pointillés & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
3 & 1 / 3 \\
\hline
 1 à 3 Choix opération & \RepU \\
\hline
  Calculs ou dessins & \RepZ \\
\hline
  Explications & \RepU \\
\hline
\end{tabular}

        \vfill
        Légende
        \begin{itemize}
            \item Pas de réponse \NoRep \hfill
            \item Tout faux \RepZ \hfill
            \item Beaucoup d'erreurs \RepU \hfill
            \item Quelques erreurs \RepD \hfill
            \item Juste \RepT \hfill
        \end{itemize}
\end{multicols}
}
\pagebreak

\maketitle

\begin{minipage}{0.5\linewidth}
    \large
    OUSSENI Saandati
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.3\linewidth}
    \begin{flushright}
        \Large 10 / 10
    \end{flushright}
\end{minipage}

\vfill

\begin{minipage}{0.6\linewidth}
\fbox{%
    \begin{minipage}{0.9\linewidth}
        \hfill
        \vspace{1.9cm}
    \end{minipage}
}
\end{minipage}

\vfill

{\scriptsize
\begin{multicols}{3}
        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
1 & 4 / 4 \\
\hline
  Unités & \RepT \\
\hline
 2.a et 3 Calculer périmètre & \RepT \\
\hline
 2.b et 3 Calculer Aire & \RepT \\
\hline
 2.b Comparer Aire & \RepT \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
2 & 3 / 3 \\
\hline
 1 Sens du = & \RepT \\
\hline
 1 Résultats & \RepT \\
\hline
 1 Détails & \RepT \\
\hline
 2 Completer pointillés & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
3 & 3 / 3 \\
\hline
 1 à 3 Choix opération & \RepD \\
\hline
  Calculs ou dessins & \RepT \\
\hline
  Explications & \RepT \\
\hline
\end{tabular}

        \vfill
        Légende
        \begin{itemize}
            \item Pas de réponse \NoRep \hfill
            \item Tout faux \RepZ \hfill
            \item Beaucoup d'erreurs \RepU \hfill
            \item Quelques erreurs \RepD \hfill
            \item Juste \RepT \hfill
        \end{itemize}
\end{multicols}
}
\pagebreak

\maketitle

\begin{minipage}{0.5\linewidth}
    \large
    SAID Amina
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.3\linewidth}
    \begin{flushright}
        \Large 8,5 / 10
    \end{flushright}
\end{minipage}

\vfill

\begin{minipage}{0.6\linewidth}
\fbox{%
    \begin{minipage}{0.9\linewidth}
        \hfill
        \vspace{1.9cm}
    \end{minipage}
}
\end{minipage}

\vfill

{\scriptsize
\begin{multicols}{3}
        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
1 & 3,5 / 4 \\
\hline
  Unités & \RepU \\
\hline
 2.a et 3 Calculer périmètre & \RepT \\
\hline
 2.b et 3 Calculer Aire & \RepT \\
\hline
 2.b Comparer Aire & \RepT \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
2 & 3 / 3 \\
\hline
 1 Sens du = & \RepT \\
\hline
 1 Résultats & \RepD \\
\hline
 1 Détails & \RepT \\
\hline
 2 Completer pointillés & \RepT \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
3 & 2 / 3 \\
\hline
 1 à 3 Choix opération & \RepD \\
\hline
  Calculs ou dessins & \RepD \\
\hline
  Explications & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \vfill
        Légende
        \begin{itemize}
            \item Pas de réponse \NoRep \hfill
            \item Tout faux \RepZ \hfill
            \item Beaucoup d'erreurs \RepU \hfill
            \item Quelques erreurs \RepD \hfill
            \item Juste \RepT \hfill
        \end{itemize}
\end{multicols}
}
\pagebreak

\maketitle

\begin{minipage}{0.5\linewidth}
    \large
    SAID Charfia
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.3\linewidth}
    \begin{flushright}
        \Large 9,5 / 10
    \end{flushright}
\end{minipage}

\vfill

\begin{minipage}{0.6\linewidth}
\fbox{%
    \begin{minipage}{0.9\linewidth}
        \hfill
        \vspace{1.9cm}
    \end{minipage}
}
\end{minipage}

\vfill

{\scriptsize
\begin{multicols}{3}
        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
1 & 4 / 4 \\
\hline
  Unités & \RepT \\
\hline
 2.a et 3 Calculer périmètre & \RepT \\
\hline
 2.b et 3 Calculer Aire & \RepT \\
\hline
 2.b Comparer Aire & \RepT \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
2 & 2,5 / 3 \\
\hline
 1 Sens du = & \RepT \\
\hline
 1 Résultats & \RepT \\
\hline
 1 Détails & \RepT \\
\hline
 2 Completer pointillés & \RepU \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
3 & 3 / 3 \\
\hline
 1 à 3 Choix opération & \RepT \\
\hline
  Calculs ou dessins & \RepD \\
\hline
  Explications & \RepT \\
\hline
\end{tabular}

        \vfill
        Légende
        \begin{itemize}
            \item Pas de réponse \NoRep \hfill
            \item Tout faux \RepZ \hfill
            \item Beaucoup d'erreurs \RepU \hfill
            \item Quelques erreurs \RepD \hfill
            \item Juste \RepT \hfill
        \end{itemize}
\end{multicols}
}
\pagebreak

\maketitle

\begin{minipage}{0.5\linewidth}
    \large
    SAID Hachimia
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.3\linewidth}
    \begin{flushright}
        \Large 7,5 / 10
    \end{flushright}
\end{minipage}

\vfill

\begin{minipage}{0.6\linewidth}
\fbox{%
    \begin{minipage}{0.9\linewidth}
        \hfill
        \vspace{1.9cm}
    \end{minipage}
}
\end{minipage}

\vfill

{\scriptsize
\begin{multicols}{3}
        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
1 & 4 / 4 \\
\hline
  Unités & \RepT \\
\hline
 2.a et 3 Calculer périmètre & \RepT \\
\hline
 2.b et 3 Calculer Aire & \RepD \\
\hline
 2.b Comparer Aire & \RepT \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
2 & 2,5 / 3 \\
\hline
 1 Sens du = & \RepT \\
\hline
 1 Résultats & \RepD \\
\hline
 1 Détails & \RepT \\
\hline
 2 Completer pointillés & \RepU \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
3 & 1 / 3 \\
\hline
 1 à 3 Choix opération & \RepU \\
\hline
  Calculs ou dessins & \RepU \\
\hline
  Explications & \RepU \\
\hline
\end{tabular}

        \vfill
        Légende
        \begin{itemize}
            \item Pas de réponse \NoRep \hfill
            \item Tout faux \RepZ \hfill
            \item Beaucoup d'erreurs \RepU \hfill
            \item Quelques erreurs \RepD \hfill
            \item Juste \RepT \hfill
        \end{itemize}
\end{multicols}
}
\pagebreak

\maketitle

\begin{minipage}{0.5\linewidth}
    \large
    SAID Nasra
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.3\linewidth}
    \begin{flushright}
        \Large 9 / 10
    \end{flushright}
\end{minipage}

\vfill

\begin{minipage}{0.6\linewidth}
\fbox{%
    \begin{minipage}{0.9\linewidth}
        \hfill
        \vspace{1.9cm}
    \end{minipage}
}
\end{minipage}

\vfill

{\scriptsize
\begin{multicols}{3}
        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
1 & 4 / 4 \\
\hline
  Unités & \RepT \\
\hline
 2.a et 3 Calculer périmètre & \RepT \\
\hline
 2.b et 3 Calculer Aire & \RepT \\
\hline
 2.b Comparer Aire & \RepT \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
2 & 3 / 3 \\
\hline
 1 Sens du = & \RepT \\
\hline
 1 Résultats & \RepT \\
\hline
 1 Détails & \RepT \\
\hline
 2 Completer pointillés & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
3 & 2 / 3 \\
\hline
 1 à 3 Choix opération & \RepD \\
\hline
  Calculs ou dessins & \RepD \\
\hline
  Explications & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \vfill
        Légende
        \begin{itemize}
            \item Pas de réponse \NoRep \hfill
            \item Tout faux \RepZ \hfill
            \item Beaucoup d'erreurs \RepU \hfill
            \item Quelques erreurs \RepD \hfill
            \item Juste \RepT \hfill
        \end{itemize}
\end{multicols}
}
\pagebreak

\maketitle

\begin{minipage}{0.5\linewidth}
    \large
    SALIM Laïlouna
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.3\linewidth}
    \begin{flushright}
        \Large 4 / 10
    \end{flushright}
\end{minipage}

\vfill

\begin{minipage}{0.6\linewidth}
\fbox{%
    \begin{minipage}{0.9\linewidth}
        \hfill
        \vspace{1.9cm}
    \end{minipage}
}
\end{minipage}

\vfill

{\scriptsize
\begin{multicols}{3}
        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
1 & 2 / 4 \\
\hline
  Unités & \RepD \\
\hline
 2.a et 3 Calculer périmètre & \RepU \\
\hline
 2.b et 3 Calculer Aire & \RepD \\
\hline
 2.b Comparer Aire & \RepZ \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
2 & 2 / 3 \\
\hline
 1 Sens du = & \RepZ \\
\hline
 1 Résultats & \RepD \\
\hline
 1 Détails & \RepD \\
\hline
 2 Completer pointillés & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
3 & 0 / 3 \\
\hline
 1 à 3 Choix opération & \RepZ \\
\hline
  Calculs ou dessins & \RepZ \\
\hline
  Explications & \RepZ \\
\hline
\end{tabular}

        \vfill
        Légende
        \begin{itemize}
            \item Pas de réponse \NoRep \hfill
            \item Tout faux \RepZ \hfill
            \item Beaucoup d'erreurs \RepU \hfill
            \item Quelques erreurs \RepD \hfill
            \item Juste \RepT \hfill
        \end{itemize}
\end{multicols}
}
\pagebreak

\maketitle

\begin{minipage}{0.5\linewidth}
    \large
    SIDI Yansilouna
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.3\linewidth}
    \begin{flushright}
        \Large 7,5 / 10
    \end{flushright}
\end{minipage}

\vfill

\begin{minipage}{0.6\linewidth}
\fbox{%
    \begin{minipage}{0.9\linewidth}
        \hfill
        \vspace{1.9cm}
    \end{minipage}
}
\end{minipage}

\vfill

{\scriptsize
\begin{multicols}{3}
        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
1 & 2,5 / 4 \\
\hline
  Unités & \RepU \\
\hline
 2.a et 3 Calculer périmètre & \RepD \\
\hline
 2.b et 3 Calculer Aire & \RepD \\
\hline
 2.b Comparer Aire & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
2 & 2 / 3 \\
\hline
 1 Sens du = & \RepD \\
\hline
 1 Résultats & \RepD \\
\hline
 1 Détails & \RepD \\
\hline
 2 Completer pointillés & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
3 & 3 / 3 \\
\hline
 1 à 3 Choix opération & \RepD \\
\hline
  Calculs ou dessins & \RepT \\
\hline
  Explications & \RepT \\
\hline
\end{tabular}

        \vfill
        Légende
        \begin{itemize}
            \item Pas de réponse \NoRep \hfill
            \item Tout faux \RepZ \hfill
            \item Beaucoup d'erreurs \RepU \hfill
            \item Quelques erreurs \RepD \hfill
            \item Juste \RepT \hfill
        \end{itemize}
\end{multicols}
}
\pagebreak

\maketitle

\begin{minipage}{0.5\linewidth}
    \large
    SOILIHI Nadjdat
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.3\linewidth}
    \begin{flushright}
        \Large 5,5 / 10
    \end{flushright}
\end{minipage}

\vfill

\begin{minipage}{0.6\linewidth}
\fbox{%
    \begin{minipage}{0.9\linewidth}
        \hfill
        \vspace{1.9cm}
    \end{minipage}
}
\end{minipage}

\vfill

{\scriptsize
\begin{multicols}{3}
        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
1 & 2,5 / 4 \\
\hline
  Unités & \RepD \\
\hline
 2.a et 3 Calculer périmètre & \RepU \\
\hline
 2.b et 3 Calculer Aire & \RepD \\
\hline
 2.b Comparer Aire & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
2 & 2 / 3 \\
\hline
 1 Sens du = & \RepD \\
\hline
 1 Résultats & \RepD \\
\hline
 1 Détails & \RepD \\
\hline
 2 Completer pointillés & \RepU \\
\hline
\end{tabular}

        \noindent
        \begin{tabular}{|p{2cm}|p{1cm}|}
\hline
\rowcolor{highlightbg}
3 & 1 / 3 \\
\hline
 1 à 3 Choix opération & \RepU \\
\hline
  Calculs ou dessins & \RepZ \\
\hline
  Explications & \RepD \\
\hline
\end{tabular}

        \vfill
        Légende
        \begin{itemize}
            \item Pas de réponse \NoRep \hfill
            \item Tout faux \RepZ \hfill
            \item Beaucoup d'erreurs \RepU \hfill
            \item Quelques erreurs \RepD \hfill
            \item Juste \RepT \hfill
        \end{itemize}
\end{multicols}
}
\pagebreak



\end{document}

%%% Local Variables: 
%%% mode: latex
%%% TeX-master: "master"
%%% End:
