% theme: Géométrie, aire, Pythagore


\begin{minipage}{0.6\textwidth}
Le gérant du camping a installé un grand chapiteau rectangulaire de 5 m par 4 m et un parquet pour abriter le buffet en cas de pluie.
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.4\textwidth}
    \includegraphics[scale=0.4]{./fig/salle}
\end{minipage}

\begin{enumerate}
\item Calculer, en $m^2$, l’aire de la surface de parquet nécessaire pour couvrir le sol de la totalité du chapiteau.

Dans un magasin de bricolage il choisit un parquet résistant pouvant recouvrir $1,32 m^2$.

\item Calculer combien de bottes de parquet le gérant doit commander pour couvrir le sol de la totalité du chapiteau.

Pour assurer l’éclairage de la salle, le gérant souhaite utiliser des tuyaux lumineux de couleurs.
Les tuyaux seront accrochés sur la structure du chapiteau comme indiqué ci-dessous.

\includegraphics[scale=0.5]{./fig/girlande.png}

Les tuyaux lumineux seront accrochés sur les 2 côtés $BC$ et $B'C$. Un magasin spécialisé lui propose de fabriquer les tuyaux lumineux à la dimension souhaitée.
\item Quelle longueur, en mètres, le gérant doit-il commander pour un
élément de structure $BCB'$ ? Arrondir le résultat au cm.
\end{enumerate}


%%% Local Variables:
%%% mode: latex
%%% TeX-master: "master"
%%% End:
