\documentclass[a4paper,10pt]{article}
\usepackage{myXsim}

\author{Benjamin Bertrand}
\title{Réseau - Cours}
\date{avril 2023}

\pagestyle{empty}

\begin{document}

\maketitle

\section{Le réseau}

\begin{definition}[ Le réseau ]
    \begin{itemize}
        \item Un \textbf{réseau informatique} est un ensemble d'équipements informatiques reliés entre eux par un moyen de communication. On le représente en général sous forme de graphe.

        \item Un \textbf{protocole} est un ensemble de règles permettant d'échanger des informations entre deux équipements informatiques.

        \item Les équipements sont reliés au moyen de communication par une \textbf{interface réseau}.
    \end{itemize}
\end{definition}

\paragraph{Exemple:}~\\

\begin{minipage}{0.5\linewidth}
    \includegraphics[scale=0.5]{./fig/reseau}
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.5\linewidth}
    Équipements :

    \vspace{2cm}

    Mode de liaisons :

    \vspace{2cm}
\end{minipage}

\begin{definition}[ Modèle TCP/IP ]
    Faire communiquer des équipements en réseau pose des problèmes à plusieurs niveaux:
    \begin{itemize}
        \item
        \item
        \item
        \item
    \end{itemize}
    Pour résoudre ces problèmes, le modèle OSI a été proposé. Il décompose la situation en plusieurs couches. Chaque couche va résoudre certain problème uniquement. Dans la pratique, l'Internet s'appuie sur un modèle \textbf{TCP/IP} basé sur le modèle OSI.

    \begin{center}
        \includegraphics[scale=1]{./fig/osi_tcpip}
    \end{center}
    Au passage de chaque couche les données seront \textbf{encapsulée} avant d'être passée à la couche suivante.
\end{definition}

\paragraph{Exemple:}~\\
\begin{minipage}{0.5\linewidth}
   \includegraphics[scale=0.7]{./fig/encapsulation}
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.5\linewidth}
    Encapsulation de données
    \vspace{7cm}

\end{minipage}
\end{document}
